  Jun03Sep03Dec03Mar04Jun04Sep04Dec04Mar05Jun05

-0.2

   0

 0.2

-0.2

   0

 0.2

 0.4

     Ft. Pulaski

        Virginia Key

Water level [m]

Observed
HYCOM

                                     Jun03Sep03Dec03Mar04Jun04Sep04Dec04Mar05Jun05

                                     12

                                     14

                                     16

                                     18

                                     20

                                     22

                                     24

                                     26

                                     28

Temperature [
o C]

Observed
HYCOM